Gants d’escalade BLACK DIAMOND Crag Gloves – Noir – taille 9.5/10 2025

Gants d’escalade BLACK DIAMOND Crag Gloves – Noir – taille 9.5/10 2025 En falaise, en via ferrata ou en assurage, protégez vos mains efficacement avec les gants CRAG GLOVES BLACK de BLACK DIAMOND. Ils sont légers, respirants et sont étudiés pour résister. La paume de la main est constituée de tissu synthétique à l’aspect cuir et les doigts sont renforcés au niveau de l’index et du pouce pour une meilleure résistance à l’usure. Votre confort est assuré par un tissu en maille filet extensible et respirante ainsi qu’un rembourrage aux jointures. Ces gants d’escalade Black Diamond sont faciles à enfiler et ajuster, grâce à une fermeture de manchette par velcro et sont pourvus d’un point d’attache.