Corde PETZL Volta Guide 9mm X 50m Orange Unique 2025

Parfaite pour l’alpinisme technique et l’escalade sur glace, la VOLTA GUIDE 9 MM de PETZL est une corde multi-type ultra-légère qui bénéficie d’une excellente résistance à l’humidité. Son diamètre fin de 9 mm permet cette extrême légèreté et la compacité nécessaire pour la performance ultime en falaise, tandis que la souplesse et le traitement hydrophobe de cette corde sont parfaitement adaptés à l’alpinisme. En effet, le traitement Guide UIAA Dry lui offre une excellente résistance à l’humidité, particulièrement adaptée à un usage quotidien en conditions extrêmes. De plus, les manipulations sont facilitées grâce à sa prise en main. Sa longueur de 50 mètres est adaptée aux longues voies en falaise.