Corde d’escalade PETZL Volta Guide 9mm X 50m Orange Unique 2025

Parfaite pour l’alpinisme technique et l’escalade sur glace, la VOLTA GUIDE 9 MM de PETZL est une corde multi-type ultra-légère qui bénéficie d’une excellente résistance à l’humidité. Son diamètre fin de 9 mm lui confère une extrême légèreté et une compacité idéale pour la performance en falaise. Grâce à son traitement hydrophobe et sa résistance à l’humidité, elle est parfaitement adaptée à l’alpinisme. La longueur de 50 mètres convient aux longues voies en falaise.