Peaux de splitboard Jones Nomad avec Quick Tension Clip Gris B 2024

Avis aux randonneurs en splitboard, la NOMAD SKINS de Jones est une paire de peaux premium dédoublée qui offre un parfait compromis de glisse, d’adhérence et de durabilité. Cette peau se compose de fibres composées à 70 % de Mohair et 30 % de Nylon synthétique. Les fibres de mohair naturelles offrent une glisse inégalée dans toutes les conditions de neige, tandis que les fibres de nylon fournissent une traction supplémentaire lorsque la peau devient raide ou glacée. Ainsi, sa durabilité est améliorée par rapport aux peaux 100 % Mohair. Ces peaux sont également recouvertes d’un traitement hydrophobe EVER DRY qui améliore leur performance dans la neige humide et les garde sèches le plus longtemps possible. Ce modèle est équipé d’un système de fixation particulier : le Quick Tension Clip s’ajuste en quelques secondes, fournit la tension de peau parfaite et est compatible avec tous les splitboards Jones 2016 et plus récents.