Corde de randonnée Cousin Dibona 7,7mm X 30m Orange Unique 2025

Sécurisante et très fluide, la DIBONA 7,7 de Cousin est une corde de randonnée idéale pour parcourir en confiance des parties exposées ou pour assurer les enfants. Cette corde de grande randonnée et glacier de 7,7 mm de diamètre et 30 mètres de longueur bénéficie de la nouvelle technologie Techtouch qui lui procure un toucher agréable, une excellente fluidité ainsi qu’une forte durabilité. De plus, cette corde ajoute un traitement hydrophobe StopAqua, conforme à la norme UIAA Water repellent 101, qui la protège d’une trop forte prise en eau lors d’utilisations en neige ou glace. Courte et légère, cette corde est un accessoire indispensable pour toutes les sorties en montagne avec des passages engagées.