Corde d’escalade PETZL Volta Guide 9mm X 50m Orange Unique 2025

Parfaite pour l’alpinisme technique et l’escalade sur glace, la corde PETZL Volta Guide 9 MM est ultra-légère et résistante à l’humidité. Son diamètre fin de 9 mm offre une extrême légèreté et compacité pour la performance en falaise, tandis que sa souplesse et son traitement hydrophobe la rendent idéale pour l’alpinisme. Le traitement Guide UIAA Dry assure une excellente résistance à l’humidité, parfait pour les conditions extrêmes. Longueur de 50 mètres adaptée aux longues voies en falaise.